%\noi Se reporter \paragr{sec:fdon} pour la description du fichier ASCII de données
% {\tt mon\_modele.don}.
\section{Fichiers pour oscillations}\index{fichiers d'oscillations}
\label{sec:fichosc}
Les fichiers ASCII pour les oscillations ont une en-tête commune.
Leur contenu diffère ensuite suivant leur type.\\

\noi {\tt en-tête}~:
\begin{itemize}
 \item Lignes 1-4 : identification et physique utilisée.
 \item Ligne 5 : nombre, noms des éléments chimiques utilisés.
\item Ligne 6 : nombre de couches, de ``global'' (13), de variables,
d'éléments chi\-mi\-ques (redondant), indice de la vitesse angulaire
(s'il n'en est pas tenu compte, l'indice est -1).
\end{itemize}
Exemple~:
\begin{scriptsize}\begin{tt}\begin{verbatim}
Fichier pour inversion: test-inv.osc
CESAM2k version 0.0.0.0 lagr colloc  1  2 np no diffus, 31 Aout 2003 17h45
Physique utilisée: etat_eff, opa_int_zsx, conv_jmj, ppcno9, NACRE
solaire_gn, lim_atm, hopf, perte_ext, diffm_mp, difft_nu, ctes_94
 10  H1  He3  He4  C12  C13  N14  N15  O16  O17  Si28
       472        13        25        10        -1
 1.989190000000E+33 6.959888774683E+10 3.846010241481E+33 1.723296157963E-02 7.033715921640E-01
 1.601359931639E+00 7.033715881909E-01 2.793954502293E-01-1.234804262016E+02-1.250212463069E+02
 4.650000000000E+03 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00
 6.965125316795E+10 1.125188830934E-10 4.712514552821E+03 1.082443642936E+03 3.550000000000E-09
 2.317104979700E-04 3.846010241481E+33 5.992732100399E-03 0.000000000000E+00 1.664711685203E+00
 3.986098681160E-01 1.004603449555E+00 1.630687926937E+08 1.300571860485E+00 2.500897748491E+03
 0.000000000000E+00 1.729836584721E+00 8.429278614488E-01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00

............................................

 3.983397251906E-01 9.536638658353E-01 2.457927862174E+08 8.289918269170E-01 0.000000000000E+00
 0.000000000000E+00-1.948967682005E+00 3.878822249046E-01 2.023289474023E+02 1.828866051074E+01
 1.000000000000E+00 3.288637435509E-01-5.586998681649E-03 6.642708700530E-03-8.894901969547E-03
 3.750487629847E-01 1.039826643345E-05 6.071493899575E-01 1.637161572818E-05 4.475726236722E-06
 4.374234929779E-03 1.935496963607E-07 7.968745830613E-03 3.970500883875E-04 5.030377050940E-03
\end{verbatim}\end{tt}\end{scriptsize}

\subsection{Fichier pour oscillations adiabatiques}
\index{mon\_modele-ad.osc}
\begin{tt}\begin{verbatim}

glob: variables globales du fichier mon_modele-ad.osc

glob(1)=mstar*msol
glob(2)=rtot*rsol
glob(3)=ltot*lsol
glob(4)=z0
glob(5)=x0
glob(6)=alpha
glob(7)=X dans ZC
glob(8)=Y dans ZC
glob(9)=d2p
glob(10)=d2ro
glob(11)=age
glob(12)=wrot vitesse de rotation globale
glob(13)=w_rot initial
glob(14)=g constante de la gravitation utilisée
glob(15)=msol masse solaire utilisée
glob(16)=rsol rayon solaire utilisé
glob(17)=lsol luminosité solaire utilisée

var: variables locales utilisées ; nvar=22 pour oscillations adiabatiques

var(1,i)=r*rsol
var(2,i)=log(m/mstar) -1.d38 au centre
var(3,i)=t
var(4,i)=Ptot
var(5,i)=ro
var(6,i)=gradient réel d ln T / d ln P
var(7,i)=l
var(8,i)=kap
var(9,i)=énergie thermo+gravifique
var(10,i)=grand Gamma1
var(11,i)=gradient adiabatique
var(12,i)=delta
var(13,i)=cp
var(14,i)=mu elec.
var(15,i)=vaissala, 0 au centre
var(16,i)=vitesse angulaire, radian/sec
var(17,i)=d ln kappa / d ln T
var(18,i)=d ln kappa / d ln ro
var(19,i)=d epsilon(nuc) / d ln T
var(20,i)=d epsilon(nuc) / d ln ro
var(21,i)=Ptot / Pgas (grad_mu sans pression turbulente)
var(22,i)=gradient radiatif

composition chimique

var(22+j,i)=xchim(j)*nucleo(j), j=1,nbelem

\end{verbatim}\end{tt}

\subsection{Fichier pour oscillations non adiabatiques}
\index{mon\_modele-nad.osc}
\begin{tt}\begin{verbatim}
glob: variables globales du fichier mon_modele-nad.osc

var: variables
glob(1)=mstar*msol
glob(2)=rtot*rsol
glob(3)=ltot*lsol
glob(4)=z0
glob(5)=x0
glob(6)=alpha
glob(7)=X dans ZC
glob(8)=Y dans ZC
glob(9)=d2p
glob(10)=d2ro
glob(11)=age
glob(12)=wrot vitesse de rotation globale
glob(13)=w_rot initial
glob(14)=g constante de la gravitation utilisée
glob(15)=msol masse solaire utilisée
glob(16)=rsol rayon solaire utilisé
glob(17)=lsol luminosité solaire utilisée

var: variables locales utilisées ; nvar=44 pour oscillations non adiabatiques

var(1,i)=r*rsol
var(2,i)=log(m/mstar) -1.d38 au centre
var(3,i)=t
var(4,i)=Ptot
var(5,i)=ro
var(6,i)=gradient reel d ln T / d ln P
var(7,i)=l
var(8,i)=kap
var(9,i)=énergie thermo+gravifique
var(10,i)=grand Gamma1
var(11,i)=gradient adiabatique
var(12,i)=delta
var(13,i)=cp
var(14,i)=mu elec.
var(15,i)=vaissala, 0 au centre
var(16,i)=vitesse angulaire, radian/sec
var(17,i)=d ln kappa / d ln T
var(18,i)=d ln kappa / d ln ro
var(19,i)=d epsilon(nuc) / d ln T
var(20,i)=d epsilon(nuc) / d ln ro
var(21,i)=Ptot / Pgas (grad_mu sans pression turbulente)
var(22,i)=gradient radiatif
var(23,i)=d Gamma1 / d log P
var(24,i)=d Gamma1 / d log T
var(25,i)=d Gamma1 / dY = d Gamma1 / dZ
var(26,i)=dP / dro (TX)
var(27,i)=dP / dT (roX)
var(28,i)=dP / dX (Tro)
var(29,i)=du / dro (TX)
var(30,i)=du / dT (roX)
var(31,i)=du / dx(Tro)
var(32,i)=énergie interne
var(33,i)=d^2P / dro^2 (TX)
var(34,i)=d^2P / dro dT (X)
var(35,i)=d^2P / dT^2(roX)
var(36,i)=d^2U / dro^2 (TX)
var(37,i)=d^2U / dro dT (X)
var(38,i)=d^2U / dT^2 (X)
var(39,i)=dK / dX
var(40,i)=d^2K / dT^2
var(41,i)=d epsi / dX
var(42,i)=dX / dR
var(43,i)=J-B
var(44,i)=Edding. facteur

composition chimique

var(44+j,i)=xchim(j)*nucleo(j), j=1,nbelem

\end{verbatim}\end{tt}
\subsection{Fichier pour inversions}\index{mon\_modele-inv.osc}
\begin{tt}\begin{verbatim}
glob: variables globales du fichier mon_modele-inv.osc

glob(1)=mstar*msol
glob(2)=rtot*rsol
glob(3)=ltot*lsol
glob(4)=z0
glob(5)=x0
glob(6)=alpha
glob(7)=X dans ZC
glob(8)=Y dans ZC
glob(9)=d2p
glob(10)=d2ro
glob(11)=age
glob(12)=wrot vitesse de rotation globale
glob(13)=w_rot initial
glob(14)=g constante de la gravitation utilisée
glob(15)=msol masse solaire utilisée
glob(16)=rsol rayon solaire utilisé
glob(17)=lsol luminosité solaire utilisée

var: variables locales utilisées ; nvar=25 pour inversion

var(1,i)=r*rsol
var(2,i)=log(m/mstar) -1.d38 au centre
var(3,i)=t
var(4,i)=Ptot
var(5,i)=ro
var(6,i)=gradient reel d ln T / d ln P
var(7,i)=l
var(8,i)=kap
var(9,i)=énergie thermo+gravifique
var(10,i)=grand Gamma1
var(11,i)=gradient adiabatique
var(12,i)=delta
var(13,i)=cp
var(14,i)=mu elec.
var(15,i)=vaissala, 0 au centre
var(16,i)=vitesse angulaire, radian/sec
var(17,i)=d ln kappa / d ln T
var(18,i)=d ln kappa / d ln ro
var(19,i)=d epsilon(nuc) / d ln T
var(20,i)=d epsilon(nuc) / d ln ro
var(21,i)=Ptot / Pgas (grad_mu sans pression turbulente)
var(22,i)=gradient radiatif
var(23,i)=d Gamma1 / d log P
var(24,i)=d Gamma1 / d log T
var(25,i)=d Gamma1 / dY = d Gamma1 / dZ

composition chimique

var(25+j,i)=xchim(j)*nucleo(j), j=1,nbelem
\end{verbatim}\end{tt}

\subsection{Utilisation du nombre maximum de couches}\index{nombre de couches}
\label{sec:maxcouches}
Avec certains types de précision, \cfparagr{sec:fdon}, il est possible de
créer un fichier ASCII d'oscillation comportant au moins un nombre de
couches fixé à l'avance; le nombre maximum de couches étant utilisé lors
du calcul des derniers modèles.
Les critères requis pour ce faire sont les suivants~:
\begin{itemize}
 \item Type de précision utilisé~: 'sa', ou 'co'.
 \item {\embf ET} réalisation d'un des critères suivants~:
 \begin{itemize}
  \item Age du modèle à calculer inférieur d'un million d'années de l'âge maximum
  à atteindre.
  \item Numéro du modèle à calculer égal à {\tt NMAX\_MODELS} -- 1.
  \item Température effective voisine de la limite demandée.
  \item Abondance centrale d'hydrogène voisine de la limite demandée.
  \item Extension du noyau d'hélium voisine de la limite demandée.
 \end{itemize}
\end{itemize}
Une autre possibilité est de définir un nombre négatif de couches dans le
 fichier de données, Ex: NMAX=-1000, \cfparagr{sec:nlcesam}.

\section{Fichier pour diagramme HR}\label{sec:fhr}
\index{mon\_modele.HR}
Le fichier pour tracé/exploitation du diagramme HR est systématiquement
implémenté au cours de chaque exécution de \cesam2k. Il est créé lors
de l'initialisation d'un modèle sur la \hZAMS\ ou la \hPMS. Il est complété
en cas de reprise d'un modèle existant.

Pour chaque modèle, sur une première ligne sont reportés~:
\begin{enumerate}
 \item l'âge en $10^6$ ans,
 \item le nombre d'éléments du vecteur de composition chimique,
 \item le type de diffusion du moment cinétque (0 sans diffusion de $\Omega$),
 \item le nombre de limites \ZRZCs\,
 \item le numéro du modèle,
 \item pour chaque limite \ZRZC\  la mention "T" ou "F" suivant qu'il s'agit,
 ou non, du début d'une \ZC;
 \item suivant le nombre de limites, une ou plusieurs lignes sont nécessaires
 pour indiquer~:
 \begin{enumerate}
  \item$\log T_{\rm eff}$,
  \item$\log L/L_\odot$,
  \item $\log R/R_\odot$
  \item $M_\star/M_\odot$
  \item pour
  chaque limite, $(M_\star-m)/M_\odot$, $r/R_\odot$,
  $r_{\rm ov}/R_\odot$, $\dsdx{N^2}{\ln R}$
  ($r_{\rm ov}$ étant le rayon de la limite étendue par overshooting et
  $N^2$ la fréquence de Brunt-Väissälä aux limites ZR/ZC, estimée numériquement si le
  suffixe "T" affecte le nom de la sortie ASCII,
 \cfparagr{sec:nlcesam}.
\end{enumerate}
\end{enumerate}
Dans les cas par\-ti\-cu\-liers, on utilise les conventions suivantes~:
\begin{description}
 \item[--] modèle totalement convectif~: 1 (seule) limite "F" placée au
 centre ($r/R_\odot=0$),
 \item[--] modèle totalement radiatif~: 0 (aucune) limite "F" placée en
 -100 ($r/R_\odot=-100$).
\end{description}
 -- Viennent ensuite les noms des éléments chimiques et leurs abondances,
par unité de masse, au centre et à la surface. S'il n'est pas imposé
d'overshoot, les valeurs $r_{\rm ov}$ des rayons des limites étendues sont
fixées à $-1.E10$, de même pour les dérivées de la fréquence de
Brunt-Väissälä. \par
\noi -- Sur la ligne suivante sont indiquées des valeurs approchées
(\cf \citet{sp90},
p.389, Eq. 100, 101, 102) de quantités sismologiques:
$\nu_0$, $\partial\nu_{02}$, $\partial\nu_{13,}$, $A=-\int 1/r dc/dr$
%du moment d'inertie normalisé:\index{moment d'inertie}
%\[{\cal M}=\frac1{M_*R_*^2}\int_0^{M_*}R^2dM,\]
et la période en minutes:
\[P_0=2\pi^2 / \! \int_0^{R_*}N/rdr.\]
%puis les valeurs au centre $P_c,\ T_c,\ \rho_c$ de la pression, température
%et densité.
\noi -- S'il est tenu compte de la diffusion du moment cinétique, une ligne
supplémentaire, identifiée par {\tt Wrot} indique les vitesses linéaire et
angulaire de la couche externe.
Exemple~:
\begin{small}\begin{tt}\begin{verbatim}
 0.000000000000000E+00 10  0  2   0 F T
 3.749146E+00-1.723498E-01-6.098130E-02 1.000000E+00 9.053737E-01 1.262897E-01
-1.000000E+10 2.341106E+04 2.969686E-02 6.310311E-01-1.000000E+10-7.275880E+05
 H1  6.97718E-01 6.97718E-01
He3  8.91487E-05 8.91487E-05
He4  2.82700E-01 2.82700E-01
C12  3.33842E-03 3.33842E-03
C13  4.02357E-05 4.02357E-05
N14  1.03227E-03 1.03227E-03
N15  4.06226E-06 4.06226E-06
O16  9.39680E-03 9.39680E-03
O17  3.80402E-06 3.80402E-06
Si28 5.67649E-03 5.67649E-03
 1.752E+02 2.288E+01 3.813E+01 7.627E+01 1.025E+02
 <-- nu0, dnu02, dnu13, A, P0
Wrot 5.00050E+01 4.92437E-05  <-- qu'avec diffusion du moment cinétique
 1.000000000000000E+01 10  2   1 F T
 3.750235E+00-1.660591E-01-5.995672E-02 1.000000E+00 9.485921E-01 1.002733E-01
-1.000000E+10 7.346418E+04 2.900062E-02 6.330032E-01-1.000000E+10-1.096457E+06
 H1  6.97097E-01 6.97795E-01
He3  6.62006E-05 8.91324E-05
He4  2.83225E-01 2.82627E-01
C12  2.45937E-03 3.33777E-03
C13  4.11117E-04 4.02273E-05
N14  1.66274E-03 1.03208E-03
N15  2.18466E-07 4.06144E-06
O16  9.39741E-03 9.39506E-03
O17  3.87613E-06 3.80329E-06
Si28 5.67687E-03 5.67553E-03
 1.752E+02 2.288E+01 3.813E+01 7.627E+01 9.784E+01
 <-- nu0, dnu02, dnu13, A, P0
Wrot 5.21773E+01 5.03611E-05  <-- qu'avec diffusion du moment cinétique

..................................

 4.685000000000000E+03 10  1     31 T
 3.761741E+00-3.270666E-06 2.093004E-06 1.000000E+00 2.259322E-02 7.173108E-01
-1.000000E+10-1.782865E+06
 H1  3.22007E-01 7.30094E-01
He3  6.46882E-06 8.19412E-05
He4  6.57151E-01 2.51936E-01
C12  2.05912E-05 3.04480E-03
C13  5.63346E-06 3.64768E-05
N14  5.13761E-03 9.44078E-04
N15  2.25834E-07 3.69734E-06
O16  8.99719E-03 8.61328E-03
O17  7.99800E-04 3.47279E-06
Si28 5.87454E-03 5.24189E-03
 1.510E+02 1.390E+01 2.316E+01 4.632E+01 3.660E+01
 <-- nu0, dnu02, dnu13, A, P0
Wrot 1.94190E+02 8.24763E-05  <-- qu'avec diffusion du moment cinétique
\end{verbatim}\end{tt}\end{small}
Les fichiers pour diagramme HR sont lus par la routine {\tt lit\_hr} du module
{\tt mod\_exploit} et exploités par le programme {\tt des2k\_hr.f}.

\subsection{Fichier simplifié pour diagramme HR}\label{sec:flr}
\index{mon\_modele.LR}
Ce fichier est créé en lieu et place du fichier HR décrit çi-dessus. Une ligne par modèle
comporte l'âge, $\log T_{\rm eff},\ \log L/\L_\odot,\ \log R/R_\odot$, le numéro du
modèle. Exemple:

\begin{verbatim}
 0.000000000000000E+00 3.620205E+00 1.873363E+00 1.221085E+00    0
 9.786241004082362E-04 3.623663E+00 1.810559E+00 1.182668E+00    1
 2.152973020898119E-03 3.626855E+00 1.750447E+00 1.146141E+00    2
 3.562191725485980E-03 3.629826E+00 1.692302E+00 1.111047E+00    3
 5.253254170991412E-03 3.632618E+00 1.635643E+00 1.077063E+00    4
 7.282529105597930E-03 3.635253E+00 1.580105E+00 1.043958E+00    5
 9.717659027125751E-03 3.637745E+00 1.525402E+00 1.011563E+00    6
 ...................
 ...................
\end{verbatim}
 Ces fichiers sont lisibles par la routine {\tt lit\_lr.f} du module {\tt mod\_exploit}
 et exploités par le programme {\tt des2k\_lr.f}.

\section{Fichier ASCII des variables de la diffusion du moment cinétique}
\label{sec:frot}

\PB{\bf Cette fonction n'est pas active dans la présente version de \cesam2k.}
\medskip

Le fichier ASCII des variables de la diffusion du moment cinétique
est créé dans l'environnement du calcul suivant les circonstances décrites au
\paragr{sec:rot}. Il peut être exploité par le programme de dessin
{\tt des2k\_rot} du sous-directory {\tt EXPLOIT}, \cfparagr{sec:impl}.

\noi {\tt en-tête}~:
\begin{itemize}
 \item Lignes 1-4 : identification du modèle et physique utilisée.
 \item Ligne 5 : noms des variables dans l'ordre d'écriture.
 \item Ligne 6 : nombre, noms des éléments chimiques utilisés.
 \item Ligne 7 : nombre de couches, nombre total de variables,
nombre de variables, d'éléments chi\-mi\-ques (redondant), identificateur de
formalisme de diffusion de moment cinétique (3 pour Talon \& Zhan 1997, 4 pour
Mathis \& Zahn 2004), indice de \He{4}, numéro du modèle,  indice de \Li{7}.
\item Ligne suivantes : {\tt FORMAT(5es19.12)} variables et composition
chimique.
\end{itemize}

\medskip
Le modèle est listé du centre vers la surface.
Exemple~:
\begin{scriptsize}\begin{tt}\begin{verbatim}
Fichier pour la diffusion du moment cinétique: 1.0_coeff_rota.dat
CESAM2k version V2.2.0 lagr colloc  2  3 pr no diffus, 18 Mai 2006 11h59
Physique utilisée: etat_eff, opa_yveline, conv_jmj, ppcno9, ctes_94, NACRE, diff_tz97
solaire_gn, lim_atm, hopf, pertm_ext, pertw_0, diffm_mp, difft_nu, diffw_mpz, diff_tz97
Variables : R, M, Omega, U, Theta, Psi, Lambda, Flux, Deff, Dh, Dv, T, ro, grad_mu, Xchim
 10  H1  He3  He4  C12  C13  N14  N15  O16  O17  Si28
       601        24        14        10         3         3        42         0
 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00 2.492796313373E-06 1.222009447047E-15-2.215093172271E-11
 4.146564017724E-13 2.345111261140E-11-9.012551719834E-35 2.621399230830E+00 3.397109673134E+00
 2.621399230830E+00 1.340098717163E+07 8.330731227990E+01 1.426753865039E-02 6.871377248045E-01
 5.018205056432E-05 2.922381643859E-01 1.473316033117E-05 4.025153911526E-06 5.082420872692E-03
 2.299827930187E-07 9.638362729473E-03 6.971562756039E-06 5.827185297122E-03
 1.644625353770E-02 2.636507234666E-04 2.492796313373E-06 1.222009447047E-15-2.215093172271E-11
 4.146564017724E-13 2.345111261140E-11-9.012551719834E-35 2.621399230830E+00 3.397109673134E+00
 2.621399230830E+00 1.340098717163E+07 8.330731227990E+01 1.426753865039E-02 6.871377248045E-01
 5.018205056432E-05 2.922381643859E-01 1.473316033117E-05 4.025153911526E-06 5.082420872692E-03
 2.299827930187E-07 9.638362729473E-03 6.971562756039E-06 5.827185297122E-03
 2.464852077382E-02 8.840621368772E-04 2.492616591912E-06 3.215689566074E-15-4.144404321209E-11
 1.675631823126E-12 4.481166434756E-11-5.704344611195E-34 2.614052191228E+00 3.746479760886E+01
 2.614052191228E+00 1.334650928015E+07 8.276105949309E+01 8.706470878900E-03 6.872913782734E-01
 5.143754364837E-05 2.920832735684E-01 1.464390266467E-05 4.002793748349E-06 5.082554714526E-03
 2.301323508453E-07 9.638504967128E-03 6.795246250354E-06 5.827178857934E-03

..................................
..................................

 8.794865539306E-01 9.999999998874E-01 2.361680091400E-06-5.768386555867E-05 2.367155329527-282
-6.926405852191-289 3.012743146671-282-1.572130233500E-28 1.000000000000E+13 1.000000000000E+13
 1.000000000000E+13 9.146301617794E+03 4.727352051188E-07 0.000000000000E+00 6.999999992655E-01
 8.827001090114E-05 2.799117307236E-01 3.424868374763E-03 4.127760067609E-05 1.059003261745E-03
 4.167448298824E-06 9.640129747024E-03 3.902528976547E-06 5.826651038552E-03
 8.795031344698E-01 1.000000000000E+00 2.361680091400E-06-5.770215872484E-05 6.993868019057-283
-2.308801950730-289 1.022180710478-282-1.515562617419E-28 1.000000000000E+13 1.000000000000E+13
 1.000000000000E+13 8.883218491357E+03 4.555466484484E-07 0.000000000000E+00 6.999999992655E-01
 8.827001090114E-05 2.799117307236E-01 3.424868374763E-03 4.127760067609E-05 1.059003261745E-03
 4.167448298824E-06 9.640129747024E-03 3.902528976547E-06 5.826651038552E-03

\end{verbatim}\end{tt}\end{scriptsize}

\section{Fichier ASCII des variables de la zône d'instabilité des Céphéïdes}
\label{sec:cephe}\index{cepheide}\index{mon\_modele.cephe}
Le fichier ASCII des variables caractéristiques des modèles de Céphéïdes lors
de la traversée de la zône d'instabilité est formé avec l'option
{\tt PRECISION='ce'} du fichier de données {\tt mon\_modele .don},
\cfparagr{sec:nlcesam}. Les quantités enregistrées sont:
numéro du modèle(i4), âge(My,es22.15), luminosité(lsol,es10.3),
masse(Msol,es10.3), periode(jour,es10.3), rayon(Rsol,es10.3)
température effective(K,es10.3).
Exemple~:
\begin{scriptsize}\begin{tt}\begin{verbatim}
 356 2.466547805411627E+01 1.259E+04 1.000E+01 1.516E+01 1.084E+02 9.107E+03
 357 2.466890876246931E+01 1.254E+04 1.000E+01 1.573E+01 1.111E+02 9.037E+03
 ............................
\end{verbatim}
\end{tt}\end{scriptsize}

\section{Fichier ASCII d'extension {\tt \_TR.csv}}
\label{sec:tr}
Pour faciliter l'exploitation IDL, à l'initiative de T.Guillot, la
création du fichier ASCII {\tt mon\_modele\_TR.csv} a été implémantée,
\cfparagr{sec:output1}. La première ligne permet l'identification des quantités
extraites.
Exemple~:
\begin{scriptsize}\begin{tt}\begin{verbatim}
model_num,age_Ma,Mstar_sun,Rstar_sun,Teff_K,lum_sun,Pc_cgs,Tc_K,Roc_cgs,C_tr,Mmt_In,lim,lconv1,lconv2,lconv3,lconv4,lconv5,r_zc1,r_
zc2,r_zc3,r_zc4,r_zc5,m_zc1,m_zc2,m_zc3,m_zc4,m_zc5,ro_zc1,ro_zc2,ro_zc3,ro_zc4,ro_zc5,dv_zc1,dv_zc2,dv_zc3,dv_zc4,dv_zc5
0,0.,1.00000,0.878318,5726.22,0.744397,0.154563E+18,0.137357E+08,81.6554,-0.111885E-14,0.130735,2,1,0,0,0,0,0.143355,0.743398,0.,0.,
0.,0.981023806234E-01,0.979120175916,0.,0.,0.,61.6498,0.247404,0.,0.,0.,0.281031E-05,0.772181E-05,0.,0.,0.
1,5.00000000000,1.00000,0.879827,5732.36,0.750164,0.156738E+18,0.137284E+08,82.8474,-0.107368E-14,0.129992,2,1,0,0,0,0,0.130788,0.
741824,0.,0.,0.,0.778790202533E-01,0.979041639075,0.,0.,0.,65.3007,0.246481,0.,0.,0.,0.207130E-05,0.840763E-05,0.,0.,0.
2,11.0000000000,1.00000,0.880609,5728.61,0.749535,0.156270E+18,0.136800E+08,82.9099,-0.735205E-15,0.130228,2,1,0,0,0,0,0.113280,0.
745243,0.,0.,0.,0.525455362860E-01,0.979576762828,0.,0.,0.,69.3036,0.240813,0.,0.,0.,0.135260E-05,0.774815E-05,0.,0.,0.
3,18.2000000000,1.00000,0.882366,5727.15,0.751761,0.156266E+18,0.136408E+08,83.1676,-0.107784E-14,0.130149,2,1,0,0,0,0,0.106014,0.
742974,0.,0.,0.,0.439925754963E-01,0.979087194457,0.,0.,0.,70.9699,0.244267,0.,0.,0.,0.123966E-05,0.797560E-05,0.,0.,0.
..................................
..................................
\end{verbatim}\end{tt}\end{scriptsize}

\section{Fichier ASCII d'extension {\tt \_LB.csv}}
\label{sec:lb}
De façon similaire, suivant les desiderata de L.Bigot, la
création du fichier ASCII {\tt mon\_modele\_LB.csv} a été implémantée,
\cfparagr{sec:output1}. La première ligne permet l'identification des quantités
extraites. Exemple~:
\begin{scriptsize}\begin{tt}\begin{verbatim}
model_num,age_Ma,R_sun,Teff_K,lum_sun,A,dnu02,dnu13,Nu0,P0,X_c,Y,Z/X
0,0.,0.878035,5576.44,0.669084,74.3417,22.3025,37.1708,167.957,102.849,0.709000,0.273000,0.253879E-01
1,5.00000000000,0.879009,5578.57,0.671596,74.4110,22.3233,37.2055,167.683,97.8700,0.708696,0.273000,0.253879E-01
2,11.0000000000,0.879844,5572.51,0.669952,74.0933,22.2280,37.0467,167.437,96.2205,0.708306,0.273000,0.253879E-01
3,18.2000000000,0.881721,5569.55,0.671382,73.8484,22.1545,36.9242,166.909,94.6852,0.707823,0.273000,0.253879E-01
4,26.8400000000,0.883938,5570.68,0.675311,73.6800,22.1040,36.8400,166.293,91.6004,0.707211,0.273000,0.253879E-01
5,37.2080000000,0.885809,5573.39,0.679497,73.4052,22.0216,36.7026,165.777,86.0907,0.706421,0.273000,0.253879E-01
..................................
..................................
\end{verbatim}\end{tt}\end{scriptsize}

